 -9.878555860E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.060838E+01  dx in pixels
 -3.256365E+01  dy in pixels
      1.014513  scalx
      1.022076  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
