 -1.311645886E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.946800E+00  dx in pixels
 -2.745800E+01  dy in pixels
      1.017069  scalx
      1.020152  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
