 -1.023127964E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.057970E+01  dx in pixels
 -3.216727E+01  dy in pixels
      1.012760  scalx
      1.023186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
