 -1.329795264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.591200E+00  dx in pixels
 -2.710660E+01  dy in pixels
      1.014247  scalx
      1.022353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
