 -9.784067050E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.818781E+00  dx in pixels
 -3.277842E+01  dy in pixels
      1.016094  scalx
      1.020301  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
