 -1.290618552E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.096500E+00  dx in pixels
 -2.868210E+01  dy in pixels
      1.016843  scalx
      1.022383  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
