 -9.929312770E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.399300E+00  dx in pixels
 -3.224462E+01  dy in pixels
      1.014718  scalx
      1.021382  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
