 -1.296585777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.059400E+00  dx in pixels
 -3.027040E+01  dy in pixels
      1.017144  scalx
      1.019724  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
