 -1.293381328E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.911300E+00  dx in pixels
 -2.864190E+01  dy in pixels
      1.017185  scalx
      1.019499  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
