 -1.340954701E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.206100E+00  dx in pixels
 -2.986300E+01  dy in pixels
      1.014915  scalx
      1.022733  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
