 -1.069869636E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.980413E+00  dx in pixels
 -3.218028E+01  dy in pixels
      1.014231  scalx
      1.023565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
