 -1.074994579E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.670821E+00  dx in pixels
 -3.381798E+01  dy in pixels
      1.012641  scalx
      1.024838  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
