 -1.358344079E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.887000E+00  dx in pixels
 -3.138550E+01  dy in pixels
      1.014228  scalx
      1.024072  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
