 -1.079413620E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.243627E+00  dx in pixels
 -3.018795E+01  dy in pixels
      1.013278  scalx
      1.023471  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
