 -1.339617332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.171200E+00  dx in pixels
 -3.012030E+01  dy in pixels
      1.018985  scalx
      1.018054  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
