 -1.093007114E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.667724E+00  dx in pixels
 -2.996303E+01  dy in pixels
      1.012661  scalx
      1.023256  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
