 -1.285241710E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.513700E+00  dx in pixels
 -3.018490E+01  dy in pixels
      1.016415  scalx
      1.020692  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
