 -1.287735628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.986500E+00  dx in pixels
 -2.824680E+01  dy in pixels
      1.015704  scalx
      1.021469  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
