 -1.008719931E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.446267E+00  dx in pixels
 -3.039744E+01  dy in pixels
      1.014965  scalx
      1.020239  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
