 -1.338817610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.296600E+00  dx in pixels
 -2.920700E+01  dy in pixels
      1.014551  scalx
      1.023132  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
