 -1.060055529E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.053115E+00  dx in pixels
 -3.178380E+01  dy in pixels
      1.012855  scalx
      1.023842  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
