 -1.077077464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.051067E+00  dx in pixels
 -3.000375E+01  dy in pixels
      1.011907  scalx
      1.025470  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
