 -1.334046364E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.138200E+00  dx in pixels
 -2.842610E+01  dy in pixels
      1.013319  scalx
      1.025439  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
