 -1.377855670E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.342700E+00  dx in pixels
 -2.850700E+01  dy in pixels
      1.013925  scalx
      1.023503  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
