 -1.006100186E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.675490E+00  dx in pixels
 -3.237728E+01  dy in pixels
      1.018627  scalx
      1.015802  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
