 -1.060187476E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.524215E+00  dx in pixels
 -3.368980E+01  dy in pixels
      1.012736  scalx
      1.024072  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
