 -9.378799980E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.031711E+00  dx in pixels
 -3.336676E+01  dy in pixels
      1.015647  scalx
      1.021167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
