 -1.253906898E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.518100E+00  dx in pixels
 -2.851610E+01  dy in pixels
      1.017614  scalx
      1.018943  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
