 -1.236806725E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.137300E+00  dx in pixels
 -2.963320E+01  dy in pixels
      1.016005  scalx
      1.020658  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
