 -1.259573948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.158600E+00  dx in pixels
 -2.565760E+01  dy in pixels
      1.016212  scalx
      1.020446  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
