 -1.296398363E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.302800E+00  dx in pixels
 -3.013050E+01  dy in pixels
      1.014711  scalx
      1.021941  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
