 -1.290322168E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.156100E+00  dx in pixels
 -2.926950E+01  dy in pixels
      1.015392  scalx
      1.021317  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
