 -1.038058397E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.849818E+00  dx in pixels
 -3.321577E+01  dy in pixels
      1.013749  scalx
      1.023301  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
