 -1.301097997E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.806100E+00  dx in pixels
 -3.122160E+01  dy in pixels
      1.015160  scalx
      1.021458  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
