 -1.303612844E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.216700E+00  dx in pixels
 -2.852920E+01  dy in pixels
      1.016011  scalx
      1.021438  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
