 -9.325094000E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.519406E+00  dx in pixels
 -3.431920E+01  dy in pixels
      1.013601  scalx
      1.023585  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
