 -1.194008000E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.684400E+00  dx in pixels
 -3.128830E+01  dy in pixels
      1.014534  scalx
      1.022143  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
