 -1.051578016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.177642E+00  dx in pixels
 -3.308658E+01  dy in pixels
      1.012685  scalx
      1.024639  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
