 -1.317597016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.443400E+00  dx in pixels
 -3.035680E+01  dy in pixels
      1.013925  scalx
      1.023092  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
