 -1.017135843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.823295E+00  dx in pixels
 -3.322756E+01  dy in pixels
      1.014943  scalx
      1.021779  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
