 -1.290979543E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.492400E+00  dx in pixels
 -3.159980E+01  dy in pixels
      1.016642  scalx
      1.019830  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
