 -1.140027442E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.862800E+00  dx in pixels
 -2.876130E+01  dy in pixels
      1.016599  scalx
      1.019961  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
