 -9.282986670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.010740E+00  dx in pixels
 -3.007268E+01  dy in pixels
      1.014814  scalx
      1.022271  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
