 -1.184850124E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.018300E+00  dx in pixels
 -3.005220E+01  dy in pixels
      1.014411  scalx
      1.022090  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
