 -1.200335550E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.478200E+00  dx in pixels
 -2.811040E+01  dy in pixels
      1.015810  scalx
      1.021846  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
