 -1.309540004E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.252700E+00  dx in pixels
 -2.896790E+01  dy in pixels
      1.013881  scalx
      1.023552  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
