 -1.318220208E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.369800E+00  dx in pixels
 -2.966110E+01  dy in pixels
      1.016275  scalx
      1.020688  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
