 -1.031430797E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.258288E+00  dx in pixels
 -3.099801E+01  dy in pixels
      1.011379  scalx
      1.023724  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
