 -9.554519200E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.108342E+01  dx in pixels
 -3.264411E+01  dy in pixels
      1.015372  scalx
      1.021560  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
