 -1.208726820E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.466000E-01  dx in pixels
 -2.860150E+01  dy in pixels
      1.018059  scalx
      1.019951  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
